PC - Italia 7

drive 8mm - Italia 5

PC con 8mm drive - Italia 12

PC - FNAL 6
stessa configurazione che in Italia

drive 8mm - FNAL 4
stesso che Italia. 2000-2500$

PC con 8mm drive - FNAL 10

dischi addizionali - Italia 0.8
top of line IDE disk

dischi addizionali - FNAL 0.6
top of line IDE disk

UNIX server - Italia 100

UNIX server + 4 8mm - Italia 120

linux server - Italia ( STIMA ! ) 60

linux server + 4 8mm - Italia 80

UNIX/linux server - FNAL 50

UNIX/linux server + 4 8mm - FNAL 66

SCSI-RAID disks - Italia 53

FC-RAID disks - FNAL 30

nastri 8mm (l’uno) 0.15

spediz. nastri (1 anno) 13

4-CPU SMP server, SUN or SGI, 512 MB RAM

per CPU, 25 GB local disk, four 100Mbit ethernet

ports or Gigabit ethernet, SCSI controllers Ultra2

per dischi e normale per 8mm.

configurato come sopra, ma basato su chips Intel

a partire da un server NT a 4 CPU

Fnal estimate = 75$ / tape
configurato come in Italia, meno costoso. FNAL

estimate =20~25 K$

                                                                                            Piano finanziaro per il calcolo di CDF per il RunII

Premessa: costi unitari (MLit). IVA inclusa in Italia. Net price in US.

400Mhz PII, 25 GB IDE disks, 128 MB RAM,

SCSI adaptor, 100 Mbit ethernet, R/W CD, 16-bit

audio board, microfone, casse, 4MB video board,

19" color monitor, scheda acquisizione video,

videocamera. 3 anni garanzia

8mm drive scelto da FNAL/CDF (SONY AIT o

Exabyte Mammoth)

0.5lb FedExp US to Italy @ 25.5$/day *

5days/week * 52weeks

125 GB FiberChannel RAID array con 8 top of

line SCSI disks. 0.5 TeraByte alla fine del 2000,

x2 ogni 1.5 anni. FNAL est=15K$ (home made)

125 GB SCSI RAID array con 8 top of line SCSI

disks. 0.5 TeraByte alla fine del 2000, raddoppio

ogni 1.5 anni

           Stefano Belforte Page 1 4/9/99

                                                                           2000 BO LNF PD PI PV RM UD TS TOT Mlit

PC-Italia 4 4 7 7 1 4 2 1 30 360

PC-FNAL 3 3 4 4 1 2 2 1 20 200

dischi PC Italia 0 0

dischi PC FNAL 0 0

server Italia 0 0

server FNAL 0 0

RAID Italia 0 0

RAID FNAL 0 0

nastri 8mm 30 30 30 30 30 30 30 30 240 36

spedizione nastri (anni) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.8 11

TOT 2000 607

                                                                           2001

PC-Italia 1 1 2 3 1 1 1 10 120

PC-FNAL 0 0

dischi PC Italia 5 5 9 10 2 5 2 2 40 32

dischi PC FNAL 0 0

server Italia 1 1 1 3 360

server FNAL 1 66

RAID Italia 1 1 1 3 159

RAID FNAL 2 60

nastri 8mm 50 30 50 50 20 30 25 25 280 42

spedizione nastri (anni) 0.5 0.4 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 0.2 2.9 38

manutenzioni 60

TOT 2001 937

                                                                           2002

PC-Italia 0 0

PC-FNAL 2 1 2 3 1 1 10 100

dischi PC Italia 5 5 9 10 3 4 2 2 40 32

dischi PC FNAL 5 4 6 8 1 3 2 2 31 19

server Italia 0 0

server FNAL 1 66

RAID Italia 1 1 1 3 159

RAID FNAL 4 120

nastri 8mm 50 30 50 50 20 30 20 20 270 41

spedizione nastri (anni) 1 0.5 1 1 0.4 0.5 0.5 0.5 5.4 71

manutenzioni 144

TOT 2002 752

                                                                           2003

PC-Italia 1 1 2 2 1 1 1 1 10 120

PC-FNAL 0 0

dischi PC Italia 8 8 12 15 3 6 4 4 60 48

dischi PC FNAL 5 4 6 8 1 3 2 2 31 19

server Italia 0 0

server FNAL 2 132

RAID Italia 1 1 1 3 159

RAID FNAL 6 180

nastri 8mm 50 20 50 50 20 30 25 25 270 41

spedizione nastri (anni) 0.5 0.2 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 0.2 2.7 36

manutenzioni 198

TOT 2003 933

GRAND TOT 3229

Esercizio di un possibile scenario, l’incertezza sul dettaglio aumenta cogli anni

            Stefano Belforte Page 2 4/9/99
situazione a regime alla fine del 2003

BO LNF PD PI PV RM UD TS TOT

desktops

PC Italia 6 6 11 12 3 6 3 3 50

dischi acquistati per PC 5 5 4.7 4.9 4.7 4.5 4.7 4.7 4.8

PC FNAL 5 4 6 7 1 3 2 2 30

dischi acquistati per PC 4 4 4 4.29 4 4 4 4 4.07

Computing Center

SMP servers Italia 1 0 1 1 0 0 0 0 3

con RAID arrays totali 3 0 3 3 0 0 0 0 9

SMP servers FNAL 4

con RAID arrays totali 12

nastri 8mm 180 110 180 180 90 120 100 100 1072

breackout della spesa totale per grossi capitoli

ovvero piano finanziaro globale

GRAN

desk desk mant tapes trasp TOT

top CPU disk top CPU disk

2000 360 0 0 200 0 0 36 11 607

2001 152 360 159 0 66 60 60 42 38 937

2002 32 0 159 119 66 120 144 41 71 752

2003 168 0 159 19 132 180 198 41 36 933

                                                                                          totali parziali 360 477 264 360

totale 712 338 402 160 156 3229

                         totali Italia/USA/misc.

                 divisione per capitoli TOT

                  invent.  (hw Ita.+mant)
360 731 335 525 1951

       inv. / c.a.  (hw @ FNAL)
200 126 305 331 962

                consumi  (nastri 8mm)
36 42 41 41 160

  trasporti  (spediz. nastri)
11 38 71 36 156

TOTAL 607 937 752 933 3229

no. Mlit

additional servers 2 240

additional RAID arrays 31 1643

TOTALE 1883

2001 2002 2003

837 624

ITALIA

Cmp.Cntr.

FERMILAB

Cmp.Cntr.

1549 962 718

se il link internet con fnal non e’ sufficiente a copiare le ntuple, serve una quantita’ maggiore

di PADs in Italia, quindi 5 servers invece di 3 e 4TB disco su ognuno invece di 1.5, in totale

5x8=40 RAID arrays invece di 3x3=9. Per un costo aggiuntivo di circa 2 mliardi.

2000

           Stefano Belforte Page 3 4/9/99